\section{VFWImage.h File Reference}
\label{VFWImage_8h}\index{VFWImage.h@{VFWImage.h}}
{\tt \#include $<$windows.h$>$}\par
{\tt \#include \char`\"{}wx/wx.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}wx/Image.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}CVIPtools\-Inc.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Classes}
\begin{CompactItemize}
\item 
class {\bf CVFWImage}
\end{CompactItemize}
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
wx\-Image {\bf CVIP2WX} (Image $\ast$cvip\-Image)
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{VFWImage.h@{VFWImage.h}!CVIP2WX@{CVIP2WX}}
\index{CVIP2WX@{CVIP2WX}!VFWImage.h@{VFWImage.h}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}wx\-Image CVIP2WX (Image $\ast$ {\em cvip\-Image})}\label{VFWImage_8h_2c868cc343b448a000c043c546d55a37}




Definition at line 64 of file VFWImage.cpp.